From 05e0917990bcbcd1732f8fe14abec341996a3dc9 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: joonhoekim <26rote@gmail.com>
Date: Fri, 18 Jul 2025 04:51:49 +0000
Subject: 컴포넌트 점검을 위한 모킹 페이지 추가
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

---
 app/[lng]/admin/approval-test/page.tsx | 32 ++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 32 insertions(+)
 create mode 100644 app/[lng]/admin/approval-test/page.tsx

(limited to 'app/[lng]/admin/approval-test/page.tsx')

diff --git a/app/[lng]/admin/approval-test/page.tsx b/app/[lng]/admin/approval-test/page.tsx
new file mode 100644
index 00000000..de0e2b5a
--- /dev/null
+++ b/app/[lng]/admin/approval-test/page.tsx
@@ -0,0 +1,32 @@
+import { Metadata } from 'next';
+import ApprovalManager from '@/components/knox/approval/ApprovalManager';
+
+export const metadata: Metadata = {
+  title: 'Knox 결재 시스템 테스트 | Admin',
+  description: 'Knox API를 사용한 결재 시스템의 모든 기능을 테스트할 수 있는 페이지입니다.',
+};
+
+export default function ApprovalTestPage() {
+  return (
+    <div className="container mx-auto py-8">
+      <div className="space-y-6">
+        {/* 페이지 헤더 */}
+        <div className="space-y-2">
+          <h1 className="text-3xl font-bold tracking-tight">Knox 결재 시스템 테스트</h1>
+          <p className="text-muted-foreground">
+            Knox API를 사용한 결재 시스템의 모든 기능을 테스트할 수 있습니다.
+            <br />
+            테스트 모드가 기본적으로 활성화되어 있으며, 실제 API 대신 가짜 데이터를 사용합니다.
+          </p>
+        </div>
+
+        {/* 결재 관리자 컴포넌트 */}
+        <ApprovalManager 
+          useFakeData={true}
+          systemId="EVCP_TEST_SYSTEM"
+          defaultTab="submit"
+        />
+      </div>
+    </div>
+  );
+}
-- 
cgit v1.2.3

